SDEF
path models/hanglight
scale 1.0
hanglight2_base.sbm
hanglight2_base.tga

hanglight2_idle.SAM

//
// The initialization section
//
!init:
server classname object
server flags +darken +die_shatter

//
// The main section
//
!main:
//
// The SINED declaration section
//
/*SINED items_hanglite2_off (.3 1 .3) (0 0 0) (0 0 0) NOT_SOLID NOT_DAMAGABLE 
Hanging light fixture Off
Wire hanging down with square hooded light
*/

